Spis treści

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej

Otwiera się w nowym oknie

program_ed_wczesnoszkolna_Kedra.pdf

Plik o rozmiarze 1.25 MB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

program_ed_wczesnoszkolna_Pasymowska.pdf

Plik o rozmiarze 1.17 MB w języku polskim

Scenariusze zajęć

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17277.pdf

Plik o rozmiarze 462.30 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17141.pdf

Plik o rozmiarze 463.53 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17167.pdf

Plik o rozmiarze 464.13 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17157.pdf

Plik o rozmiarze 470.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17283.pdf

Plik o rozmiarze 464.31 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17146.pdf

Plik o rozmiarze 461.08 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17254.pdf

Plik o rozmiarze 461.38 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17224.pdf

Plik o rozmiarze 462.72 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17175.pdf

Plik o rozmiarze 460.10 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17218.pdf

Plik o rozmiarze 460.38 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17212.pdf

Plik o rozmiarze 461.23 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17136.pdf

Plik o rozmiarze 461.81 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17199.pdf

Plik o rozmiarze 461.16 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17268.pdf

Plik o rozmiarze 464.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17115.pdf

Plik o rozmiarze 459.85 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17151.pdf

Plik o rozmiarze 461.19 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17150.pdf

Plik o rozmiarze 462.20 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17287.pdf

Plik o rozmiarze 463.56 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17140.pdf

Plik o rozmiarze 466.33 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17163.pdf

Plik o rozmiarze 466.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17128.pdf

Plik o rozmiarze 468.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17116.pdf

Plik o rozmiarze 464.99 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17260.pdf

Plik o rozmiarze 469.63 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17188.pdf

Plik o rozmiarze 462.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17238.pdf

Plik o rozmiarze 471.95 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17267.pdf

Plik o rozmiarze 459.78 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17272.pdf

Plik o rozmiarze 467.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17292.pdf

Plik o rozmiarze 463.92 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17118.pdf

Plik o rozmiarze 460.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17102.pdf

Plik o rozmiarze 463.57 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17203.pdf

Plik o rozmiarze 461.41 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17236.pdf

Plik o rozmiarze 469.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17213.pdf

Plik o rozmiarze 463.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17111.pdf

Plik o rozmiarze 468.60 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17147.pdf

Plik o rozmiarze 460.24 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17239.pdf

Plik o rozmiarze 465.41 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17182.pdf

Plik o rozmiarze 469.17 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17171.pdf

Plik o rozmiarze 462.64 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17172.pdf

Plik o rozmiarze 465.26 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17241.pdf

Plik o rozmiarze 466.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17138.pdf

Plik o rozmiarze 462.01 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17176.pdf

Plik o rozmiarze 468.90 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17119.pdf

Plik o rozmiarze 461.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17120.pdf

Plik o rozmiarze 460.27 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17275.pdf

Plik o rozmiarze 467.19 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17226.pdf

Plik o rozmiarze 467.10 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17190.pdf

Plik o rozmiarze 466.09 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17189.pdf

Plik o rozmiarze 461.12 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17139.pdf

Plik o rozmiarze 462.25 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17161.pdf

Plik o rozmiarze 469.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17131.pdf

Plik o rozmiarze 465.42 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17246.pdf

Plik o rozmiarze 463.71 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17174.pdf

Plik o rozmiarze 461.80 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17270.pdf

Plik o rozmiarze 460.82 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17250.pdf

Plik o rozmiarze 462.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17126.pdf

Plik o rozmiarze 461.01 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17194.pdf

Plik o rozmiarze 470.82 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17220.pdf

Plik o rozmiarze 468.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17237.pdf

Plik o rozmiarze 460.91 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17227.pdf

Plik o rozmiarze 469.87 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17200.pdf

Plik o rozmiarze 459.99 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17130.pdf

Plik o rozmiarze 460.18 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17222.pdf

Plik o rozmiarze 461.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17192.pdf

Plik o rozmiarze 461.07 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17197.pdf

Plik o rozmiarze 468.23 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17252.pdf

Plik o rozmiarze 464.68 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17195.pdf

Plik o rozmiarze 469.98 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17165.pdf

Plik o rozmiarze 465.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17223.pdf

Plik o rozmiarze 462.43 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17129.pdf

Plik o rozmiarze 462.77 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17185.pdf

Plik o rozmiarze 464.03 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17278.pdf

Plik o rozmiarze 461.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17251.pdf

Plik o rozmiarze 461.18 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17244.pdf

Plik o rozmiarze 470.30 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17173.pdf

Plik o rozmiarze 461.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17104.pdf

Plik o rozmiarze 467.35 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17279.pdf

Plik o rozmiarze 466.64 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17156.pdf

Plik o rozmiarze 470.41 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17256.pdf

Plik o rozmiarze 465.50 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17255.pdf

Plik o rozmiarze 465.23 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17106.pdf

Plik o rozmiarze 469.28 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17228.pdf

Plik o rozmiarze 469.43 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17253.pdf

Plik o rozmiarze 462.89 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17123.pdf

Plik o rozmiarze 466.70 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17243.pdf

Plik o rozmiarze 466.14 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17133.pdf

Plik o rozmiarze 461.32 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17154.pdf

Plik o rozmiarze 462.80 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17245.pdf

Plik o rozmiarze 486.73 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17281.pdf

Plik o rozmiarze 469.50 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17149.pdf

Plik o rozmiarze 460.93 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17113.pdf

Plik o rozmiarze 461.61 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17162.pdf

Plik o rozmiarze 465.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17152.pdf

Plik o rozmiarze 460.10 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17290.pdf

Plik o rozmiarze 460.39 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17137.pdf

Plik o rozmiarze 465.95 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17221.pdf

Plik o rozmiarze 463.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17217.pdf

Plik o rozmiarze 460.48 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17271.pdf

Plik o rozmiarze 470.68 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17233.pdf

Plik o rozmiarze 469.61 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17216.pdf

Plik o rozmiarze 473.89 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17144.pdf

Plik o rozmiarze 460.35 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17219.pdf

Plik o rozmiarze 463.05 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17132.pdf

Plik o rozmiarze 465.07 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17202.pdf

Plik o rozmiarze 461.08 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17231.pdf

Plik o rozmiarze 467.62 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17257.pdf

Plik o rozmiarze 464.41 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17124.pdf

Plik o rozmiarze 461.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17187.pdf

Plik o rozmiarze 465.74 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17148.pdf

Plik o rozmiarze 461.36 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17247.pdf

Plik o rozmiarze 464.81 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17214.pdf

Plik o rozmiarze 462.02 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17235.pdf

Plik o rozmiarze 462.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17230.pdf

Plik o rozmiarze 468.76 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17178.pdf

Plik o rozmiarze 469.69 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17196.pdf

Plik o rozmiarze 468.90 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17114.pdf

Plik o rozmiarze 461.67 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17110.pdf

Plik o rozmiarze 465.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17258.pdf

Plik o rozmiarze 461.81 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17169.pdf

Plik o rozmiarze 462.66 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17209.pdf

Plik o rozmiarze 461.64 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17208.pdf

Plik o rozmiarze 463.34 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17155.pdf

Plik o rozmiarze 461.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17186.pdf

Plik o rozmiarze 460.39 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17158.pdf

Plik o rozmiarze 468.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17273.pdf

Plik o rozmiarze 469.84 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17159.pdf

Plik o rozmiarze 463.75 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17112.pdf

Plik o rozmiarze 464.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17122.pdf

Plik o rozmiarze 470.67 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17210.pdf

Plik o rozmiarze 462.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17206.pdf

Plik o rozmiarze 461.44 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17234.pdf

Plik o rozmiarze 471.69 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17105.pdf

Plik o rozmiarze 464.88 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17135.pdf

Plik o rozmiarze 462.50 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17274.pdf

Plik o rozmiarze 468.52 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17248.pdf

Plik o rozmiarze 461.13 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17207.pdf

Plik o rozmiarze 464.63 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17282.pdf

Plik o rozmiarze 468.93 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17134.pdf

Plik o rozmiarze 459.63 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17204.pdf

Plik o rozmiarze 463.75 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17225.pdf

Plik o rozmiarze 463.95 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17164.pdf

Plik o rozmiarze 462.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17191.pdf

Plik o rozmiarze 462.01 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17211.pdf

Plik o rozmiarze 461.60 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17177.pdf

Plik o rozmiarze 465.05 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17285.pdf

Plik o rozmiarze 461.60 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17101.pdf

Plik o rozmiarze 716.22 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17284.pdf

Plik o rozmiarze 460.34 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17127.pdf

Plik o rozmiarze 461.43 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17232.pdf

Plik o rozmiarze 462.38 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17242.pdf

Plik o rozmiarze 464.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17205.pdf

Plik o rozmiarze 460.30 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17264.pdf

Plik o rozmiarze 470.40 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17229.pdf

Plik o rozmiarze 463.64 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17168.pdf

Plik o rozmiarze 461.31 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17265.pdf

Plik o rozmiarze 466.47 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17286.pdf

Plik o rozmiarze 462.17 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17160.pdf

Plik o rozmiarze 461.93 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17142.pdf

Plik o rozmiarze 460.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17198.pdf

Plik o rozmiarze 465.31 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17249.pdf

Plik o rozmiarze 462.96 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17289.pdf

Plik o rozmiarze 463.67 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17145.pdf

Plik o rozmiarze 459.09 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17266.pdf

Plik o rozmiarze 465.95 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17291.pdf

Plik o rozmiarze 467.25 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17240.pdf

Plik o rozmiarze 465.08 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17170.pdf

Plik o rozmiarze 463.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17121.pdf

Plik o rozmiarze 460.66 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17215.pdf

Plik o rozmiarze 469.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17181.pdf

Plik o rozmiarze 460.65 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17166.pdf

Plik o rozmiarze 464.18 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17143.pdf

Plik o rozmiarze 463.91 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17184.pdf

Plik o rozmiarze 468.79 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17180.pdf

Plik o rozmiarze 461.36 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17107.pdf

Plik o rozmiarze 468.26 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17103.pdf

Plik o rozmiarze 464.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17109.pdf

Plik o rozmiarze 469.62 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17108.pdf

Plik o rozmiarze 469.38 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17153.pdf

Plik o rozmiarze 461.91 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17201.pdf

Plik o rozmiarze 466.04 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17259.pdf

Plik o rozmiarze 462.84 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17276.pdf

Plik o rozmiarze 465.50 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17263.pdf

Plik o rozmiarze 462.64 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17262.pdf

Plik o rozmiarze 463.73 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17261.pdf

Plik o rozmiarze 463.67 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17193.pdf

Plik o rozmiarze 460.73 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17269.pdf

Plik o rozmiarze 462.07 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17179.pdf

Plik o rozmiarze 466.72 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17117.pdf

Plik o rozmiarze 462.62 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17183.pdf

Plik o rozmiarze 466.92 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17125.pdf

Plik o rozmiarze 462.82 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17280.pdf

Plik o rozmiarze 465.53 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

ZU15HA17288.pdf

Plik o rozmiarze 463.45 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

116 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.50 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

179 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.13 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

188 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.63 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

192 ed.pdf

Plik o rozmiarze 526.71 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

177 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

117 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.06 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

119 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.11 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

178 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.69 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

190 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.74 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

174 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.05 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

118 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.06 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

162 ed.pdf

Plik o rozmiarze 515.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

172 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.34 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

171 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.60 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

180 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.26 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

186 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.87 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

187 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.47 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

120 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.42 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

175 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.03 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

173 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.41 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

181 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.83 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

184 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.59 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

176 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.60 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

191 ed.pdf

Plik o rozmiarze 525.20 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

182 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

185 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.66 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

189 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.91 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

183 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.21 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

62 ed.pdf

Plik o rozmiarze 527.32 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

107 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

33_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.58 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

113 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.74 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

121 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.32 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

104 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.89 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

48_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 776.61 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

11_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.27 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

149 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.40 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

88 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.42 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

40_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 775.76 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

79 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.76 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

77 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.32 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

23_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.16 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

43_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.39 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

152 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.08 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

80 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.20 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

106 ed.pdf

Plik o rozmiarze 515.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

56 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.37 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

75 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.26 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

73 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.54 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

27_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 771.71 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

125 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.50 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

128 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.03 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

159 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.14 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

169 ed.pdf

Plik o rozmiarze 515.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

47_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.33 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

55 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.84 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

160 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.85 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

123 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.81 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

39_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 772.98 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

85 ed.pdf

Plik o rozmiarze 515.42 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

30_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 798.81 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

22_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 776.63 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

124 ed.pdf

Plik o rozmiarze 525.76 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

112 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.89 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

50_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 771.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

7_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 777.27 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

34_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 791.72 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

31_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

44_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.56 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

36_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 772.69 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

45_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.44 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

115 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.62 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

66 ed.pdf

Plik o rozmiarze 529.75 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

163 ed.pdf

Plik o rozmiarze 515.55 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

51 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.08 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

81 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.83 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

114 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.37 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

72 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.01 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

21_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 772.39 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

108 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.54 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

89 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.71 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

126 cd.pdf

Plik o rozmiarze 524.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

155 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.41 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

158 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.67 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

133 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.14 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

135 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

2_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 772.57 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

90 ed.pdf

Plik o rozmiarze 537.95 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

82 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.34 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

64 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

129 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.51 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

166 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.56 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

67 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.16 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

167 ed.pdf

Plik o rozmiarze 515.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

32_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 771.97 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

26_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 771.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

9_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.54 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

42_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 777.42 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

46_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 775.73 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

154 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.20 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

91 ed.pdf

Plik o rozmiarze 525.45 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

127 ed.pdf

Plik o rozmiarze 525.43 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

141 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.87 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

156 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.28 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

83 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.31 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

146 ed.pdf

Plik o rozmiarze 525.45 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

110 ed.pdf

Plik o rozmiarze 527.92 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

1_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 775.85 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

15_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.71 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

35_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 770.89 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

92 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.22 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

136 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.73 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

148 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.65 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

54 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.13 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

65 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.58 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

74 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.16 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

3_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 780.87 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

37_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 777.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

29_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.28 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

137 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.35 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

4_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 775.83 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

109 ed.pdf

Plik o rozmiarze 524.76 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

86 ed.pdf

Plik o rozmiarze 514.46 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

157 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.57 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

147 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.15 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

143 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.52 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

153 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.25 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

130 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.13 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

25_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 775.33 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

93 ed.pdf

Plik o rozmiarze 538.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

94 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.98 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

70 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.33 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

95 ed.pdf

Plik o rozmiarze 535.58 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

18_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

59 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.07 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

69 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.61 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

165 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.87 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

103 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.57 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

161 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.52 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

164 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.75 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

170 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.87 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

41_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 776.06 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

38_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 771.38 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

63 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.37 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

87 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.37 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

10_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 777.55 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

145 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.38 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

52 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.29 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

105 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.75 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

5_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 778.42 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

122 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.17 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

76 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.69 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

61 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.19 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

71 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.33 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

68 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.28 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

14_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 777.02 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

17_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 777.13 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

58 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.57 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

19_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.93 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

6_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.86 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

12_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 771.44 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

96 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.49 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

150 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.75 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

49_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 776.64 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

97 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.59 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

20_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 772.48 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

16_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.66 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

168 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.20 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

98 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.90 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

134 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.29 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

138 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.23 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

142 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.66 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

8_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 776.35 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

57 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.82 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

131 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.15 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

144 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.01 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

78 ed.pdf

Plik o rozmiarze 520.99 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

24_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 774.76 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

53 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.83 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

13_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 775.71 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

84 ed.pdf

Plik o rozmiarze 523.85 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

99 ed.pdf

Plik o rozmiarze 516.00 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

140 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.19 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

60 ed.pdf

Plik o rozmiarze 527.58 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

100 ed.pdf

Plik o rozmiarze 539.33 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

101 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.37 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

139 ed.pdf

Plik o rozmiarze 518.18 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

102 ed.pdf

Plik o rozmiarze 519.94 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

111 ed.pdf

Plik o rozmiarze 522.20 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

151 ed.pdf

Plik o rozmiarze 517.68 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

28_scenariusz ed.pdf

Plik o rozmiarze 773.88 KB w języku polskim

Otwiera się w nowym oknie

132 ed.pdf

Plik o rozmiarze 521.21 KB w języku polskim